RDSI-FL n O Plano de Controle n O Plano de Gerenciamento n Interfuncionamento com outras Redes n Comutadores ATM n Estratégias de Implantação

Estratégias de Implantação n ATM no ambiente privado n ATM na rede de acesso n ATM na rede de comutação

[Pry93]

Evolução dos Hubs

Ethernet

Backplane de uma única LAN Token Ring

Backplanes de múltiplas LANs e Roteadores Multiportas

Ethernet

Ethernet

Token Ring

ATM Privado

Comutação e Blackplane

ATM de alto desempenho

ATM Público

ATM Privativo

ATM Público

ATM na mesa de trabalho

Hub ATM

Servidor de Aplicações de Alto Desempenho

ATM

ATM Hub ATM

Hub ATM

Ethernet

Dedicado

10 Mbps por

Terminal

Rede ATM num Campus

PABX

Hub ATM

Comutador ATM

Comutador ATM

Comutador ATM

Rede

Local do Campus

Rede Pública

ATM

Roteador ATM

Ethernet

ATM na Rede de Acesso

Unidade de Interfuncionamento

Ambiente do Assinante

LIM

LIM ONT

CATV

Ambiente do Assinante

LIM

LIM ONT

CATV

1550nm

CATV

(Analógico)

1300nm

Células

Redes Multiserviços

Acesso Residencial

ATM over ADSL

ATM layer function

s TC-F TC-1

TC-F TC-1

TC-F TC-1

TC-F TC-1

ATU-C

ATU-C

ATU-C

ATU-C ATU-R

TC-F TC-1

ATM and higher layer functions if needed Vc

U B-NT1,B-NT,B-NT+TA or B-NT+TE

Access Node T,S,R or absent Va 1

n

ATM Core Network SERVIÇOS PÚBLICOS ATM

INTERNACIONAIS

SERVIÇOS ATM NA EUROPA

n COMPOSIÇÃO DE TARIFAS

˘ instalação

» fibra instalada ou não

» SDH ou ATM puro, etc

˘ mensalidade

» inclui custos da linha de acesso

» custo do uso efetivo de banda

» fatores

¯ distância

¯ desempenho (UBR, VBR, CBR, etc )

¯ relacionamento com provedor, etc

SERVIÇOS ATM NA EUROPA (II)

n SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLA) TÍPICOS

˘ disponibilidade mensal do backbone

» 99,8% (equivalente a 1,4 hr /mês de downtime )

˘ suporte 24 horas

˘ tempo de resposta para problemas na rede

» 4 horas

n A NEGOCIAR

˘ descontos para contratos ³ 3anos

˘ suporte à gerência (relatórios, alertas SNMP, WEB based , etc )

˘ custos de lançamento de fibra

˘ aluguel de equipamentos (CEQ)

3

TARIFAS DE SERVIÇOS ATM NA EUROPA

n EXEMPLOS ( BT @ Data Comm . feb 98 )

˘ acesso 34 Mbps @ 40 km

U$ 4.135/mês

U$ 413,50/mês por km adicional

˘ canal PVC 4Mbps ( PCR=10Mbps; burst =200 células )

U$ 2.698/mês @ 65 km

U$ 3.887/mês @ 100 km

˘ canal PVC 2Mbps VBR ( PCR=5Mbps; burst ilimitado )

U$ 12.028/mês

˘ canal PVC 5Mbps CBR

U$ 20.000/mês

TARIFAS DE SERVIÇOS ATM NA EUROPA (II)

n EXEMPLO TELECOM FINLAND

˘ serviço UBR

» 16% mais barato que VBR

n EXEMPLO CABLE&WIRELESS

˘ serviço VBR+ ( burst ilimitado + tagging over MBS)

» 13% mais caro que VBR

TARIFAS ATM NOS EUA

n REDE NACIONAL HIPOTÉTICA

˘ 4 sites: N. York , Chicago, L.Angeles, Dallas

˘ 12 PVCs simplex (PCR=32Mbps;SCR=10Mbps)

˘ contrato de 3 anos

EXEMPLO ( RFP @ DataComm , dec 97)

Provedor Portas T3 Acesso mensal CBR mensal VBR mensal

Custo mensal

Custo anual

AT&T $50.600 N/A $74.520 $16.172

$322.676 $3.872.112

MCI N/A N/A N/A N/A $118.108 $1.417.296

SPRINT $22.360 $12.976 N/A N/A $127.725 $1.532.700

WORLDCOM $22.000 $12.540 $210.000 $60.000 304.540 $3.654.480

TARIFAS ATM NOS EUA (II)

n REDE HIPOTÉTICA

˘ 4 sites regionais

» AT&T (San Diego , San Francisco, San Jose , LA)

» GTE ( Long Beach , LA, Santa Monica , Thousand Oaks )

» Pacific Bell (San Francisco, San Jose , Oakland , Walnut Creek )

˘ 12 PVCs simplex

» (PCR=32 Mbps ;SCR=10Mbps)

˘ contrato de 3 anos

EXEMPLO ( RFP @ DataComm , dec 97)

Provedor Portas T3 Acesso mensal CBR mensal VBR mensal

Custo mensal

Custo anual Custo de Instalação AT&T $50.600 N/A $223.560 $48.516 $322.676 $3.872.112 $9.600

GTE $7.800 incluído nas portas

$3.000 $1.920 $12.720 $152.640 $12.000

Pacific Bell

$16.500 $8.800 $1.800 Nenhum $27.220 $326.640 $6.000