Funcionamento do SECAJU

Equipe de desenvolvimento

Bibliografia

Pragas diagnosticáveis

Doenças diagnosticáveis


como funciona o SECAJU
Funcionamento do SECAJU

Este  sistema  reúne,  de  forma  aplicável,  o  conhecimento  de especialistas em pragas e doenças da cultura do cajueiro. Seu objetivo é realizar a diagnose de algum cajueiral afetado e prover as recomendações de  controle  fitossanitário.  A  diagnose  é  feita  em  dois  níveis: categórica e presuntiva.

O SECAJU destina-se a produtores de caju,  extensionistas rurais, e pesquisadores e estudantes das áreas de entomologia e fitopatologia.

As pragas que podem ser diagnosticadas pelo SECAJU são:

 1. traça das castanhas

 2. broca das pontas

 3. pulgão das inflorescências

 4. eriofiídeo das flores

 5. tripes

 6. lagartas desfolhadoras (saia justa, verde, das folhas e véu de noiva)

 7. besouro vermelho

 8. mosca branca

 9. larva do broto terminal

10. cigarrinha

Existem outras pragas (ácaros) associadas à cultura do cajueiro que não tem ainda importância relevante comprovada, tais como os tenuipalpídeos, os tetraniquídeos e o eriofiídeo das folhas, os quais só poderão ser vistos com o auxilio de microscópio estereoscópio (lupa) ou lente de aumento.

Três doenças também podem ser diagnosticadas:

 1. antracnose

 2. mofo preto

 3. oidio

Para obter informações sobre COMO USAR O EXPERT SINTA, durante uma consulta, aperte a TECLA F1. Essas teclas estão disponíveis no momento de uma pergunta ou da apresentação de CONCLUSÕES.

Sugestões e pedidos de informação são muito bem-vindos !


Sobre o SECAJU
Equipe de desenvolvimento

Projeto conjunto CNPCa - DIN:

. CNPCa - Centro Nacional de Pesquisa de Caju

. DIN   - Departamento de Informática

Equipe responsável pela base de conhecimentos:

. Quélzia Maria Silva Melo 	 (Doutora em Entomologia  / CNPCa)

. Antonio Lindemberg M. Mesquita (Mestre em Entomologia   / CNPCa)

. Lianna Maria Saraiva Teixeira  (Mestre em Fitossanidade / CNPCa)

. Francisco das Chagas O. Freire (Doutor em Fitopatologia / CNPCa)

Equipe responsável pela área de Informática:

. Adroaldo Guimarães Rossetti	 (Mestre em Estatística   / CNPCa)

. Genaro de Azevedo Franca	 (Analista de Sistemas    / DIN)

Primeira versão: Agosto - Outubro / 1988.

Adaptação para o Expert SINTA: Outubro - Novembro / 1995


Bibliografia

1. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. CNPCa. "Cultura de Cajueiro";

      Identificação e controle de pragas e doenças. Fortaleza, EMBRAPA:CNPCa,

      1988. 1p. (Folder)

2. MELO, Q. M. S. & CAVALCANTE, R. D.. Pragas. In: LIMA, V. de P. M. S. (org.)

      "A cultura do cajueiro no Nordeste do Brasil". Fortaleza, BNB:

      Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, 1988. p. 267-300.

      (BNB. Estudos Econômicos e Sociais, 35)

3. MELO, Q. M. S. "Eficiência de inseticidas, número e época de aplicações no

      controle da 'Broca das Pontas' do cajueiro, Anthistarcha binocularis

      Meyrick, 1929 (Lep., Gelechiidae). Recife, Universidade Federal Rural de

      Pernambuco, 1980. 37p. (Dissertação de mestrado)

4. MELO, Q. M. S.; CAVALCANTE, M. L. S.; MELO, F. I. O. & CAVALCANTE, R. D.

      "Incidência de pragas nos cajueirais do Ceará'". Fortaleza, EPACE, 1979.

5. MELO, Q. M. S. "Pragas do cajueiro". Piracicaba, USP: ESALQ, 1981. 31p.

      (mimeografado)

6. TEIXEIRA, L. M. S. "Doenças". In: LIMA, V. de P. M. S. (org.) "A cultura do

      cajueiro no Nordeste do Brasil". Fortaleza, BNB: Escritório Técnico de

      Estudos Econômicos do Nordeste, 1988. p. 231-66.

      (BNB. Estudos Econômicos e Sociais, 35)


 Pragas Diagnosticáveis pelo SECAJU

As pragas que podem ser diagnosticadas pelo SECAJU são:

 1.   traça das castanhas

 2.   broca das pontas

 3.   pulgão das inflorescências

 4.   eriofiídeo das flores

 5.   tripes

 6.   lagarta saia justa

 7.   lagarta verde

 8.   lagarta das folhas

 9.   lagarta véu de noiva

 10. besouro vermelho

 11. mosca branca

 12. larva do broto terminal

 13. cigarrinha


Traça das castanhas

Veja também:

Taxonomia

Anacampsis sp.

Lepidoptera, Gelechiidae

Recomendações de controle

Durante a colheita, todas as castanhas broqueadas (tanto as que estiverem na própria planta, como as que estiverem no chão) deverão ser coletadas, separadas das castanhas sadias e queimadas  fora da área do plantio.

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

malathion


Broca das pontas

Veja também:

Taxonomia

Anthistarcha binocularis

Meyrick, 1929

Lepidoptera, Gelechiidae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	início das épocas de floração e frutificação;

. Modo de Aplicação:	6 pulverizações a intervalos de 10 dias;

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

malathion


Pulgão das inflorescências

Veja também:

Taxonomia

Aphis gossypii

Glover, 1875

Homoptera, Aphididae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	assim que aparecerem os primeiros sintomas da presença do inseto;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

parathion methyl

malathion


Eriofiídeo das flores

Veja também:

Taxonomia

Eriophyes rossettonis (?)

Keifer, 1969

Acarina, Eriophyiidae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	assim que forem observados os primeiros sintomas do ataque do ácaro;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

parathion methyl

parathion etil

azinphos etil

malathion


Tripes

Veja também:

Taxonomia

Selenothrips rubrocinctus

Giard, 1901

Thysanoptera, Thripidade

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	assim que aparecerem os primeiros sintomas da presença do inseto;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

parathion methyl

malathion


Lagarta saia justa

Veja também:

Taxonomia

Cicinnus callipius

Sch., 1928

Lepidoptera, Mimallonidae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	sempre que se constatar ataque dessa praga;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

parathion methyl

trichlorfon

azinphos etil

malathion


Lagarta verde

Veja também:

Taxonomia

Eacles imperialis magnifica

Walk, 1956

Lepidoptera, Attacidae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	sempre que se constatar ataque dessa praga;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

parathion methyl

trichlorfon

azinphos etil

malathion


Lagarta das folhas

Veja também:

Taxonomia

Cerodirphia rubripes

Draudt, 1930

Lepidoptera, Hemileucidae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	sempre que se constatar ataque dessa praga;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

parathion methyl

trichlorfon

azinphos etil

malathion


Lagarta véu de noiva

Veja também:

Taxonomia

Thagona sp.

Lepidoptera, Lymantriidae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	sempre que se constatar ataque dessa praga;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

parathion methyl

trichlorfon

azinphos etil

malathion


Besouro vermelho

Veja também:

Taxonomia

Crimissa cruralis

Stal, 1858

Coleoptera, Chrysomelidae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	sempre que se constatar ataque dessa praga;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

parathion methyl

trichlorfon

azinphos etil

malathion


Mosca branca

Veja também:

Taxonomia

Aleurodicus cocois

Curtis, 1846

Homoptera, Alevrodidae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	assim que aparecerem os primeiros sintomas da presença do inseto;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

fenitrothion

parathion methyl

malathion


Larva do broto terminal

Veja também:

Taxonomia

Diptera, Cecidomyiidae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	assim que surgirem os primeiros sintomas do ataque da praga;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

trichlorfon

malathion


Cigarrinha

Veja também:

Taxonomia

Homoptera, Cercopidae

Controle preventivo:

Pulverizar:

. Época:	no início do ataque da praga;

. Modo de aplicação:	2 pulverizações com um intervalo de 10 dias.

Produtos químicos utilizados

trichlorfon


 Doenças Diagnosticáveis pelo SECAJU

As doenças que podem ser diagnosticadas pelo SECAJU são:

 1.   antracnose

 2.   mofo preto

 3.   oidio


Antracnose

Veja também:

Taxonomia

Glomerella cingulata

(Colletotrichum gloeospoioides)

Penz.

Melanconiales, Melanconiaceae

Controle preventivo:

PODA DE LIMPEZA:

. Época: no fim do período chuvoso e antes do fluxo foliar;

. Eliminar e queimar os ramos mais atacados ou secos;

. Manter os viveiros longe de plantas doentes.

PULVERIZAÇÃO:

. Época:	durante o período de floração e na fase inicial da frutificação;

. Modo de Aplicação:	o número e os intervalos de aplicação são definidos de acordo com o nível de infecção e prevalência de condições climáticas favoráveis à antracnose.

Produtos químicos utilizados

benomil

hidróxido de cobre

mancozeb

oxicloreto de cobre

oxicloreto de cobre + maneb + zineb


Mofo preto

Veja também:

Taxonomia

Perisporiopsella anacardii

(Diploidium anacardiacearum)

Bat. & Caval.

Moniliales, Dematiaceae

Controle preventivo:

PODA DE LIMPEZA:

. Eliminar as partes mais afetadas.

PULVERIZAÇÃO:

. Não se conhece a eficiência de fungicidas específicos.

Produtos químicos utilizados

hidróxido de cobre

oxicloreto de cobre

oxicloreto de cobre + maneb + zineb


Oidio

Veja também:

Taxonomia

Oidium anacardii

Noack

Moniliales, Moniliaceae

Controle preventivo:

Como os danos causados tem sido muito pouco significativos, não se tem recomendado controle específico sistemático contra o oidio.

Em casos de ataque muito severo, sobretudo às inflorescências, justifica-se a aplicação de fungicidas à base de enxofre.


Recomendações gerais para pragas e doenças


Recomendações de controle

Poda de limpeza:

Antes de qualquer PULVERIZAÇÃO e antes do início da FLORAÇÃO, os cajueiros deverão receber uma poda de limpeza, com a finalidade de uniformizar o seu estado sanitário. Esse cuidado, no entanto, é praticamente inviável em grandes plantios.

Dosagem do produto químico:

Em cada recomendação de produto, a dosagem está fixada para 100 litros de água, isto é, aplicação a ALTO VOLUME. Nesses casos, o consumo da calda varia de 500 a 1000 litros por hectare e a pulverização deve cobrir uniformemente a copa das plantas até o inicio do escorrimento.

Para aplicações a BAIXO VOLUME, a dosagem do produto deve ser aumentada proporcionalmente à redução do gasto de água. Nesses casos, o consumo da calda varia de 80 a 120 litros por hectare e as gotas devem cair sobre as folhas sem necessidade de molhá-las excessivamente.

Meios de aplicação:

PULVERIZADOR COSTAL, manual ou motorizado, para plantas jovens (até 4 anos de idade).

ATOMIZADOR, acionado por trator, para plantios maiores, mesmo com plantas de pequeno e médio porte.

VIA AÉREA, a partir do 7o.-8o. ano de cultivo (quando as copas dos cajueiros estão bastante desenvolvidas) e para grandes plantios (independentemente do porte das plantas).

Intervalo de segurança:

É a quantidade de dias que devem decorrer desde a última aplicação do defensivo até o início da colheita. Esse intervalo serve para assegurar que os resíduos do produto não ultrapassem os limites máximos permitidos.

CUIDADO: TÓXICO !!

- Trata-se de substâncias tóxicas que requerem cuidados especiais para seu manuseio.

- Leia atentamente as instruções do rótulo do produto !

- Adote as devidas medidas de segurança para proteger o aplicador, o meio ambiente e o consumidor !

- Respeite o intervalo de segurança anterior `a colheita !


Recomendações sobre suspeitas

Diagnóstico presuntivo:

Essas pragas ou doenças não puderam ser diagnosticadas de maneira categórica porque as informações fornecidas ao sistema não foram suficientes. De qualquer forma, há alguma evidência da ocorrência dessas pragas ou doenças.

Para que possa ser feito um diagnóstico seguro, sugerimos que sejam verificadas as características chaves para cada uma das pragas ou doenças suspeitas, segundo as recomendações disponíveis.

Em caso de dúvidas, sugerimos que o material seja coletado e enviado ao CNPCa (Centro Nacional de Pesquisa de Caju - Fortaleza, CE) e/ou ao escritório local da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural).

Cuidados na coleta do material:

- Retirar as partes da planta ATACADAS por pragas ou doenças;

- Acondicioná-las, SEPARADAMENTE, em saco de papel;

- Colocar o saco de papel, contendo o material, dentro de um saco plástico;

- EVITE a coleta de partes da planta já mortas (totalmente secas);

- Enviar o material no menor espaço de TEMPO possível. Se for haver demora, armazenar em REFRIGERADOR.

- Incluir INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES sobre o material, tais como: local e data de coleta, nome e endereço do interessado, tipo de sintoma ou dano causado, partes da planta afetadas, se o problema ocorreu em anos anteriores, e informações gerais sobre as condições climáticas ocorrentes no período imediatamente anterior ao ataque da praga ou doença;

- No caso de INSETOS não tão pequenos (lagartas, besouros, percevejos etc.), enviá-los em recipiente com álcool, hermeticamente fechado.


azinphos etil

Inseticida/acaricida altamente tóxico.

Intervalo de segurança: 21 dias

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

    (*)	(ml/100 l agua)

Azincol	CE  40 %	100-200

Guzathion	CE  40 %	100-200

(*) CE concentrado emulsionável


benomil

Fungicida pouco tóxico.

Intervalo de segurança: 1 dia

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

    (*)	(ml/100 l agua)

Bentale	PM  50 %	 60-100

(*) PM = pó molhável


fenitrothion

Inseticida/acaricida pouco tóxico.

Intervalo de segurança: 14 dias

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

  	    (*)	(ml/100 l agua)

Folithion	CE  50 %	100-200

Sumithion	CE  50 %	100-200

(*) CE  = concentrado emulsionável


hidróxido de cobre

Fungicida praticamente não-tóxico.

Intervalo de segurança: 7 dias

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

  	    (*)	(ml/100 l agua)

Copidrol	PM  45 %	250-300

(*) PM = pó molhável


malathion

Inseticida/acaricida pouco tóxico.

Intervalo de segurança: 7 dias

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

  	    (*)	(ml/100 l agua)

Agridion 	CE  50 %	150-200

Malatol 	CE  50 %	150-200

(*) CE  = concentrado emulsionável


mancozeb

Fungicida pouco tóxico.

Intervalo de segurança: 21 dias

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

  	    (*)	(ml/100 l agua)

Dithane M-45	PM  80 %	150-200

(*) PM = pó molhável


oxicloreto de cobre

Fungicida praticamente não-tóxico.

Intervalo de segurança: 7 dias

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

  	    (*)	(ml/100 l agua)

Coprantol	SC  52 %	400 ml

Coprantol BR	PM  87 %	200-300 g

Cuproson Azul	PM  35 %	400-500 g

Fluguran	SAq 30 %	300-500 ml

Ramexane	PM  85 %	200-300 g

Super Cupra	PM  50 %	350 g

Agrinose br	PM  60 %	650 g

(*) SC  = suspensão concentrada

    PM  = pó molhável

    Saq = solução aquosa


oxicloreto de cobre + maneb + zineb

Fungicida praticamente não-tóxico.

Intervalo de segurança: 7 dias

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

  	    (*)	(ml/100 l agua)

Peprosan	PM  50 %	300-400

(*) PM  = pó molhável


parathion etil

Inseticida/acaricida altamente tóxico.

Intervalo de segurança: 15 dias

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

  	    (*)	(ml/100 l agua)

Rhodiatox	CE  60 %	 50-80

(*) CE = concentrado emulsionável


parathion methyl

Inseticida/acaricida altamente tóxico.

Intervalo de segurança: 15 dias

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

  	    (*)	(ml/100 l agua)

Folidol	CE  60 %	 70-100

Folisuper	CE  60 %	 70-100

(*) CE = concentrado emulsionável


trichlorfon

Inseticida pouco tóxico.

Intervalo de segurança: 7 dias

NOME COMERCIAL	FORMULAÇÃO E CONCENTRAÇÃO	DOSAGEM

  	    (*)	(ml/100 l agua)

Dipterex	SC  50 %	150-200

Danex	SC  50 %	150-200

(*) SC = suspensao concentrada


traça das castanhas
Traça das castanhas (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se as castanhas estão broqueadas, com a amêndoa totalmente destruída.


broca das pontas
Broca das pontas (suspeita)

Veja também:

Para um diagnostico categórico, verifique se existem galerias dentro dos ramos ou inflorescências

OU se, conjuntamente, as inflorescências estão murchas ou secas, as brotações novas estão murchas ou secas, e existem orifícios laterais nos ramos ou inflorescências.


pulgão das inflorescências
Pulgão das inflorescências (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existem insetos pequenos, moles, de cor amarelo-clara ou verde-escura, nas inflorescências, folhas (principalmente na face inferior) e maturis.


eriofiídeo das flores
Eriofiídeo das flores (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existem colônias de ácaros de corpo estreito e longo, nas inflorescências. Eles só são visualizados com o auxílio de uma lupa.


tripes
Tripes (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existem colônias de insetos pequenos, amarelados, com uma cinta avermelhada, na face inferior das folhas.


lagarta saia justa
Lagarta saia justa (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existem lagartas de tamanho médio (6 cm), coloração cinza, lisas (sem pêlos), com a cabeça e as partes laterais do corpo pretas com manchas brancas,

OU se existem lagartas enroladas em folhas (normalmente secas), de modo a lembrar um cartucho ou uma saia justa.

OUTRA evidência certa da presença da lagarta saia justa é a formação de espiraizinhas de ovos presas, por uma extremidade, aos ramos.


lagarta verde
Lagarta verde (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existem lagartas de tamanho grande (10 cm), coloração variável (verde-alaranjada, amarela ou marrom), e pêlos urticantes.


lagarta das folhas
Lagarta das folhas (suspeita)

Veja também:

Para um diagnostico categórico, verifique se existem lagartas de tamanho grande (8 cm), coloração verde, e pêlos curtos, avermelhados e urticantes.


lagarta véu de noiva
Lagarta véu de noiva (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existem lagartas de tamanho pequeno (3 cm), coloração verde-clara, e pêlos longos e verdes.


besouro vermelho
Besouro vermelho (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existem besourinhos de cor vermelha

OU larvas de cor marrom-clara, movimentos lentos, e tamanho em torno de 2 cm. Elas costumam descer para o chão, onde ficam enterradas sob a forma de pupa.


mosca branca
Mosca branca (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existe uma secreção pulverulenta branca, na face inferior das folhas,

OU se existem insetos parecidos com uma mosca, de cor branca.


larva do broto terminal
Larva do broto terminal (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se as folhas do broto terminal estão repolhadas, isto é, fortemente retorcidas e enroladas umas sobre as outras.


cigarrinha
Cigarrinha (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existe uma espuma sobre as inflorescências, maturis (frutos novos) ou pedúnculos.


antracnose
Antracnose (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se as inflorescências estão murchas, secas ou com lesões necróticas escuras,

E se os maturis estão rachados, mumificados ou necrosados (muito escuros).


mofo preto
Mofo preto (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existem colônias de fungo em forma de um bolor negro feltroso, na face inferior das folhas.


oidio
Oidio (suspeita)

Veja também:

Para um diagnóstico categórico, verifique se existe um revestimento ralo, branco-acinzentado e pulverulento, aparentando um polvilhamento com cinza vegetal, na face superior das folhas.


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a traça das castanhas


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a broca das pontas


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre o pulgão das inflorescências


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre o eriofiídeo das flores


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a tripes


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a lagarta saia justa


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a lagarta verde


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a lagarta das folhas


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a lagarta véu de noiva


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre o besouro vermelho


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a mosca branca


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a larva do broto terminal


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a cigarrinha


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre a antracnose


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre o mofo preto


Recomendações gerais para suspeitas de pragas e doenças

Detalhes sobre o oidio